\begin{problem}{Окна}{windows.in}{windows.out}{2 секунды}{64 мегабайта}{K}

На экране расположены прямоугольные окна, каким-то образом перекрывающиеся (со сторонами,
параллельными осям координат). Вам необходимо найти
точку, которая покрыта наибольшим числом из них.

\InputFile

В первой строке входного файла записано число окон $n$ ($1\le n\le 50000$). Следующие $n$ строк
содержат координаты окон $x_{(1, i)}\ y_{(1, i)}\ x_{(2, i)}\ y_{(2, i)}$,
где $(x_{(1, i)}, y_{(1, i)})$ --- координаты левого верхнего угла $i$-го окна, а 
$(x_{(2, i)}, y_{(2, i)})$ --- правого нижнего
(на экране компьютера $y$ растет сверху вниз, а $x$ --- слева направо). 
Все координаты --- целые числа, по модулю не превосходящие $2 \cdot 10^5$.

\OutputFile

В первой строке выходного файла выведите максимальное число окон, покрывающих какую-либо из точек
в данной конфигурации. Во второй строке выведите два целых числа,
разделенные пробелом --- координаты точки, покрытой
максимальным числом окон. Окна считаются замкнутыми, т.е. покрывающими свои граничные точки.

\Example
\begin{example}
\exmp{
2
0 0 3 3
1 1 4 4
}{
2
3 2
}%
\end{example}

\end{problem}